------------------  CONFIG.SYS - File Configurazione Sistema  -----------------

CONFIG.SYS Š un file speciale che viene letto dal DOS all'accensione del
computer. I parametri contenuti nel file CONFIG.SYS permettono di specificare
al DOS la configurazione del sistema. Nel caso in cui il file CONFIG.SYS non
viene trovato, il DOS usa i valori di default.


                         Sommario dei Comandi CONFIG.SYS
                         -------------------------------

BREAK    Abilita o disabilita l'interruzione dell'esecuzione fornita da
         Control-Break.

         FORMATO:  BREAK=[ON | OFF]


BUFFERS  Stabilisce il numero di buffers da allocare in memoria. I buffers sono
         blocchi di memoria usati per immagazzinare i dati letti dal disco o
         dati che verranno scritti su disco. Ogni buffer occupa 528 bytes di
         memoria.
         Se il computer ha una memoria abbastanza grande, un numero ragionevole
         di buffers pu• essere compreso tra 10 e 20.

         FORMATO:   BUFFERS=x

         dove "x" pu• essere un numero da 1 a 99. Il valore di default Š 5.


DEVICE   Permette di installare un driver di device. Uno speciale drive di
         device Š il file ANSI.SYS, che si trova gi… sul dischetto contenente
         il DOS.
         ANSI.SYS viene usato per effettuare controlli estesi sulla tastiera e
         sullo schermo.

         FORMATO:   DEVICE=[d:][path]nomefile[.est]

         dove i parametri indicano il file che contiene il driver del device
         richiesto.


FILES    Permette di indicare il numero di files che possono essere aperti
         contemporaneamente.

         FORMATO:   FILES=x

         dove "x" Š un numero intero compreso tra 1 e 99. Il valore di default
         Š 8.


SHELL    Permette di caricare un interprete di alto livello in alternativa a
         COMMAND.COM.

         FORMATO:   SHELL=[d:][path]nomefile[.est]

         dove i parametri indicano il file contenente l'interprete di comandi
         ad alto livello.
